; $Id: odinprof.def,v 1.1 2001-11-22 10:43:59 phaller Exp $
; Odin VAC++ 3.08 profiler library
LIBRARY ODINPROF INITINSTANCE TERMINSTANCE
DESCRIPTION 'Odin32 System DLL - VAC++ 3.08 Profiler'
DATA MULTIPLE NONSHARED READWRITE LOADONCALL
CODE LOADONCALL

EXPORTS
    ProfilerIsEnabled     @1 
    ProfilerEnable        @2 
    ProfilerInitialize    @3 
    ProfilerWrite         @4 
    ProfilerTerminate     @5 
    odin_ProfileHook32    @6 
