; $Id: quartz.def,v 1.4 2002-06-15 11:54:32 sandervl Exp $

;
;
LIBRARY QUARTZ INITINSTANCE
DATA MULTIPLE NONSHARED

EXPORTS
;;  DllCanUnloadNow      = _QUARTZ_DllCanUnloadNow@0            @1
;;  DllGetClassObject    = _QUARTZ_DllGetClassObject@12         @2
;;  DllRegisterServer    = _QUARTZ_DllRegisterServer@0          @3
;;  DllUnregisterServer  = _QUARTZ_DllUnregisterServer@0        @4
;;  AMGetErrorTextA      = _AMGetErrorTextA@12                  @5
;;  AMGetErrorTextW      = _AMGetErrorTextW@12                  @6
;;  AmpFactorToDB        = _QUARTZ_AmpFactorToDB@4              @7
;;  DBToAmpFactor        = _QUARTZ_DBToAmpFactor@4              @8

