; $Id: vdmdbg.def,v 1.1 2001-06-13 04:45:33 bird Exp $

LIBRARY VDMDBG INITINSTANCE
DESCRIPTION 'Odin32 System DLL - VDMDbg.DLL'
DATA MULTIPLE NONSHARED

EXPORTS
; -----------------------------
; Exports as defined by NT4 sp6
; -----------------------------
        VDMBreakThread            = "_VDMBreakThread@8"                 @1
        VDMDetectWOW              = "_VDMDetectWOW@0"                   @2
        VDMEnumProcessWOW         = "_VDMEnumProcessWOW@8"              @3
        VDMEnumTaskWOW            = "_VDMEnumTaskWOW@12"                @4
        VDMEnumTaskWOWEx          = "_VDMEnumTaskWOWEx@12"              @5
        VDMGetModuleSelector      = "_VDMGetModuleSelector@20"          @6
        VDMGetPointer             = "_VDMGetPointer@20"                 @7
        VDMGetSelectorModule      = "_VDMGetSelectorModule@32"          @8
        VDMGetThreadContext       = "_VDMGetThreadContext@8"            @9
        VDMGetThreadSelectorEntry = "_VDMGetThreadSelectorEntry@16"     @10
        VDMGlobalFirst            = "_VDMGlobalFirst@24"                @11
        VDMGlobalNext             = "_VDMGlobalNext@24"                 @12
        VDMKillWOW                = "_VDMKillWOW@0"                     @13
        VDMModuleFirst            = "_VDMModuleFirst@20"                @14
        VDMModuleNext             = "_VDMModuleNext@20"                 @15
        VDMProcessException       = "_VDMProcessException@4"            @16
        VDMSetThreadContext       = "_VDMSetThreadContext@8"            @17
        VDMStartTaskInWOW         = "_VDMStartTaskInWOW@12"             @18
        VDMTerminateTaskWOW       = "_VDMTerminateTaskWOW@8"            @19

; -----------------------------------------------
; ODIN internal functions starts at ordinal 1200!
; -----------------------------------------------


