LIBRARY WNASPI32 INITINSTANCE TERMINSTANCE

DESCRIPTION 'Odin32 System DLL - WnAspi32'

DATA MULTIPLE NONSHARED READWRITE LOADONCALL
CODE LOADONCALL

EXPORTS
  GetASPI32SupportInfo       = _GetASPI32SupportInfo           @1    ; CDECL
  SendASPI32Command          = _SendASPI32Command              @2    ; CDECL
  GetASPI32DLLVersion        = _GetASPI32DLLVersion            @3    ; CDECL
; OrdinalOnlyExport

