LIBRARY     RXUTILEX INITINSTANCE TERMINSTANCE
DATA        MULTIPLE NONSHARED
DESCRIPTION '@#Alex Taylor:0.1.7#@##1## 24 Sep 2019 18:41:10     reinforce::::::@@Extended REXX Utility Functions'

EXPORTS     Sys2LoadFuncs
Sys2DropFuncs
Sys2Version
Sys2FormatNumber
Sys2FormatTime
Sys2GetEpochTime
Sys2GetClipboardText
Sys2PutClipboardText
Sys2KillProcess
Sys2QueryProcess
Sys2QueryProcessList
Sys2QueryForegroundProcess
Sys2QueryPhysicalMemory
Sys2ReplaceModule
Sys2LocateDLL
Sys2CreateNamedPipe
Sys2ConnectNamedPipe
Sys2DisconnectNamedPipe
Sys2CheckNamedPipe
Sys2Open
Sys2Close
Sys2Seek
Sys2Read
Sys2Write
Sys2SyncBuffer
Sys2QueryDriveInfo
Sys2ReadLine
Sys2BytesRemaining
Sys2QuerySysValue
Sys2Exec
Sys2SetSize
